// _app.jsx — SessionProvider de autenticação REMOVIDO (login desativado temporariamente).
// App agora abre direto no dashboard, sem verificação de sessão.
import "@/styles/globals.css"

export default function App({ Component, pageProps }) {
  return (
    <Component {...pageProps} />
  )
}
