// index.jsx — rota "/" agora redireciona direto para o dashboard.
// O login foi removido; o app abre sem autenticação.
export default function Home() {
  return null
}

export async function getServerSideProps() {
  return {
    redirect: {
      destination: "/dashboard",
      permanent: false,
    },
  }
}
